Private Peripherals Bus 0xE000 0000

ABH Peripherals 0x5000 0000

APB Peripherals 0x4000 0000

Data RAM 0x2000 0000

UICR 0x1000 1000

FICR 0x1000 0000

Code Flash 0x0000 0000

0x0002 0000 (xxAA, xxAC) 0x0001 0000 (xxAB)